cacheprof_p +RTS -hR1.0 26,553,800 bytes x seconds (MUT) Sun Aug 5 01:04 2001

seconds (MUT)

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 bytes

0k

500k

1,000k

1,500k

2,000k

2,500k

3,000k

3,500k

4,000k

4,500k

OTHER

(58)synth_2,use_bb

(30)main

(177)useCCdescriptors

(74)SYSTEM,doFile

(61)annotate_insn

(127)use_bb,synthLine

(152)synth_2,makeCCdescr

(155)synth_2,synthLine,m

(28)preparse

(73)doFile,synth_2,use_b

(65)addCCs_wrk,use_bb

(126)synthLine

(13)doFile

(68)SYSTEM,synth_2

(50)addCCs_wrk

(55)use_bb

(1)SYSTEM

(52)synth_2

(71)doFile,synth_2